WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rabe, Ida; Hünerwadel, Louise Ida
birth: 1828-05-10, Lenzburg
death: 1896-01-27
sex: f
residence: Lenzburg
- Tochter des Arztes Johann Friedrich Hünerwadel (1800–1862) und dessen Frau Regula, geb. Speerli (1797–1869), jüngere Schwester der Pianistin und Komponistin Fanny (eigentlich Johanna Elisabeth Franziska) Hünerwadel (1826–1854)
- verheiratet mit Gottlieb Rabe