WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wolfram, Karl Wenzel Wolfram, Karl Franz Ernst Wenzel[^1]
[^1: - Sohn von J. Wenzl Wolf(f)ram und dessen Ehefrau Theresia, geb. Sieglin
- verheiratet mit Josepha Wolfram (1779–1840)
- Doktor beider Rechte
- laut Schematismus des Königsreichs Böhmen 1815 Mitglied der juridischen Fakultät der Prager Universität, beeideter Landesadvokat, Mandatar der Obristburggräflichen Dominikaljurisdikzion, substituierter Oberdirektor des Taubstummen-Lehrinstituts und der vereinigten Witwensozietät, Anwalt des neuen Prager Armenhauses zu St. Batholomäus, Geschäftsleiter des Prager Frauenvereins, Major und Generalstabsauditor der Prager Bürgergarden; wohnhaft Altstadt, Jesuitengasse Nr. 184 im von Schönfeldschen Hause
- 1837 Rektor der Ferdinands-Universität Prag (zuvor bereits Dekan der juridischen Fakultät)]