WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Farren, William
birth: 1786-05-13
death: 1861-09-24, London
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Theaterdirektor
residence: Plymouth
residence: Dublin
residence: London
- Sohn des Schauspielers William Farren (1754–1795)
- Theaterdebüt in Plymouth, dann bis 1818 in Dublin
- 1818 bis 1828 am Covent Garden Theatre in London, 1828 bis 1837 am Drury Lane Theatre, ab 1837 wieder an Covent Garden, dann am Haymarket Theatre
- zuletzt Direktor am Strand Theatre, 1850 bis 1853 am Olympic Theatre
- 1855 Abgang von der Bühne