WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zaiser, August Julius[^1]
[^1: - Flötist der württembergischen Hofkapelle in Stuttgart (ab spätestens 1815 bis mindestens 1819)
- Januar bis Herbst 1822 Mitglied der Meininger Hofkapelle (großherzoglich sächsischer Kammermusikus); dort zuvor bereits Konzertauftritt am 4. Januar 1821; vermutlich verwandt (Bruder?) mit dem ehemaligen württembergischen Kammersänger (Tenor) Johann Friedrich Zaiser (geb. 11. Juni 1794 in Stuttgart, um 1830 wohnhaft in Basel), der am 8. Juli 1821 in Meiningen (Wilhelmine) Caroline (Johanna Katharina) Göpfert heiratete
- nachfolgend in Augsburg ansässig, dort mehrfache Konzertauftritte (28. April 1823, 19. November 1825, 29. Oktober 1826), 1827 als Flötist am Augsburger Stadttheater dokumentiert
- in Augsburg am 6. Mai 1828 Taufe seines Sohnes Karl August (Vater als Professor der Tonkunst tituliert)]