WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bocholtz, Hermann Graf von Bocholtz-Meschede, Hermann von Bocholz, Hermann von[^1]
[^1: - Sohn von Wilhelm Friedrich Freiherr (ab 1803/04 Graf) von Bochol(t)z-Meschede (1768–1837) und dessen Frau Caroline, geb. Freiin von Weichs zu Rösberg (1773–1845)
- großherzoglich oldenburgischer Hofmarschall und Kammerherr
- seit 18. April 1830 verheiratet mit Auguste, geb. Freiin von Rüxleben (geb. 26. April 1806)
- 1846 bis 1854 Intendant des Hoftheaters Oldenburg]