WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grimmer, Carl Friedrich[^1]
[^1: - 18 Jahre lang Trompeter bei der Kürassiergarde
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Dezember 1816 bis 1821]