WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fischer, Christian Gottlob
birth: 1778, Cunnersdorf bei Königstein
death: 1831-05-08, Dresden
sex: m
occupation: Hornist
residence: Dresden
- ab ca. 1800 Hofpfeifer am Dresdner Hof
- anschließend Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Mai 1814 bis 1831