WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

140068449 Schuncke, Christoph Schuncke, Johann Christoph[^1]
[^1: - Sohn des Bäckers Johann Gottfried Schuncke (1742–1807), jüngerer Bruder von Johann Gottfried und Andreas Schuncke
- ging 1814 offenbar mit Bruder Johann Gottfried von Kassel nach London
- 1814 bis 1825 als Solist in den Konzerten der Philharmonic Society in London genannt
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- lt. Harmonicon, Nr. 47 vom November 1826, S. 217 als Orchestermusiker am Birmingham Musical Festival (3.–6. Oktober 1826) beteiligt
- später großherzoglicher Kammermusiker (erster Hornist) der badischen Hofkapelle in Karlsruhe, hinterließ ein Concertino für Horn und Orchester in f-Moll (1832)
- ertrank in der Nähe von Karlsruhe bei einer Rettungsaktion im Rhein]