WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Canongia, José Avelino
identifier: 1059889838
birth: 1784-11-10, Oeiras bei Lissabon
death: 1842-07-10, Lissabon
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Komponist
residence: Lissabon
- portugiesischer Klarinettist katalanischer Abstammung (Sohn von Ignacio Canongia)
- erster Klarinettist der Hofkapelle in Lissabon
- machte Konzertreisen durch ganz Europa (u. a. 1820/21 nach Turin, Zürich, Weimar, Leipzig, Berlin, München, Wien)
- zuletzt Lehrer am Konservatorium in Lissabon und erster Klarinettist am dortigen Theater S. Carlos