WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmidl, Caroline Schmidl, Maria Carolina[^1]
[^1: - älteste Tochter von Anton Schmidl und dessen erster Frau Franziska, geb. Hibel (gest. 6. April 1802 mit 33 Jahren 11 Monaten); Schwester von Nanny Schmidl
- ab Dezember 1822 Kammerdienerin der Prinzessin Therese]