WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eunicke, Catharine Eunicke, Katharina Friederike Dorothea Bernhardine Mühlenbruch, Katharina[^1]
[^1: - Tochter von Friedrich Eunicke und dessen Frau Therese, geb. Schwachhofer; jüngere Schwester von Johanna Eunicke
- erste Konzertauftritte in Berlin 1823
- 1824 bis 1829 am Königsstädtischen Theater in Berlin engagiert, Fach: zweite Sängerin
- heiratete 1829 den Geiger Heinrich (Caspar Alexander) Mühlenbruch (1803–1887)
- 1830 bis 1841 mit ihrem Ehemann am Theater Bremen, dort eine viel beliebte Sängerin (vgl. AmZ 1834, Sp. 244; ebd. 1841, Sp. 279: eine vielseitig und trefflich gebildete, fein empfindende und lebendig darstellende Sängerin); gastierte von Bremen aus z. B. in Mannheim (Mai/Juni 1830, u. a. als Ännchen im Freischütz)
- wechselte 1841 nach Schwerin, wo ihr Ehemann Musikdirektor am Hoftheater wurde]