WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Marconi, Ludwig Alois
sex: m
occupation: Kontrabassist
residence: Mannheim
residence: München
- 1769 bis 1778 Mitglied der Mannheimer Hofkapelle, mit dieser 1778 Wechsel nach München
- verh. mit einer geb. Ege; gemeinsame Kinder: Carl (ebenso Kontrabassist im Mannheimer Orchester), Caroline, Josepha, Marianne
- Rückkehr nach Mannheim vor 1785; K. Jagemann wohnte während ihres Mannheim-Aufenthalts von Oktober 1795 bis Juli 1796 bei Marconi und seiner Familie
- in Mannheim weiterhin als Kontrabassist tätig