WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ziegler, Friedrich Wilhelm; Ziegler, Friedrich Julius Wilhelm
identifier: 116987367
birth: 1759, Braunschweig
death: 1827-09-21, Pressburg
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Theaterdichter
residence: Hannover
residence: Frankfurt/Main
residence: Mainz
residence: Wien
- 1779 Bühnendebüt bei Johann Joseph Nouseul in Hannover, anschließend bei Mörisch in Tyrnau und Oedenburg
- 1783 wieder bei Nouseul in Wien
- 1783 bis 1789 am Burgtheater in Wien
- 1789/90 in Frankfurt/Main und Mainz
- seit etwa 1790 erfolgreicher Autor von Bühnenwerken
- 1791 bis 1822 am Hoftheater (Burgtheater) in Wien als Schauspieler, später auch Regisseur, zuletzt Theaterkonsulent
- lebte nach seiner Pensionierung in Preßburg