WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wilhelm I., Herzog von Nassau; Wilhelm Georg August Heinrich Belgus, Herzog von Nassau
identifier: 119460777
birth: 1792-06-14, Kirchheimbolanden
death: 1839-08-20, Kissingen
sex: m
residence: Wiesbaden
Von 1816 bis 1839 zweiter Herzog des 1806 gegründeten Herzogtums Nassau.