WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

122426746 Augusta Sophia, Prinzessin von Großbritannien [Tochter (6. Kind) von König George III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte; blieb unverheiratet]