WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Grill, Johann; Grill, Johann Paul
identifier: 116835877
birth: 1801-11-07, Wien
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
occupation: Kapellmeister
residence: Salzburg
residence: Wien
residence: Hannover
residence: Pest
residence: Preßburg
- begann seine Bühnenlaufbahn 1819 am Theater Salzburg
- ab 1820 in Wien am Kärntnertortheater als Chorsänger tätig, gab dort zwischen Januar 1822 und Februar 1824 kleine und kleinste Solorollen (u. a. einen Jäger im Freischütz)
- ab Juni 1824 in Wien als Solist am Leopoldstädter Theater engagiert
- April 1826 bis 1830 am Hoftheater Hannover, gab in der dortigen Erstaufführung des Oberon (6. November 1827) die Titelpartie
- 1830 bis 1832 als Sänger, 1833 bis 1849 als Kapellmeister am deutschen Theater in Pest
- danach Kapellmeister in Preßburg
- verheiratet mit Clara, geb. Huber; gemeinsamer Sohn: Moritz Grill (1826–1871, später ebenfalls Tenor-Sänger)