WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

134081978 Weichs, Clemens von Weichs an der Glon, Clemens von und zu[^1]
[^1: - Sohn von Joseph Maria Freiherr von Weichs (1756–1819) und dessen Frau Anna, geb. Freiin von Ingenheim
- bayerischer Kämmerer, Major à la Suite
- verheiratet mit Stephanie, geb. Enders (gest. 24. Mai 1824)
- Hoftheaterintendant in München von Oktober 1823 bis April 1824
- seit 6. April 1825 verheiratet mit Dorothea, geb. Enders (gest. 1864)
- Oktober 1836 Ernennung zum Obersthofmeister der künftigen Königin Amalie von Griechenland, geb. Prinzessin von Oldenburg
- starb auf der Durchreise von Athen nach Bayern in Wien]