WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

d: 12t um 12 Uhr Probe. Paton kam nicht[^1]. einzelne Dinge ins Reine gebracht. Wagen 4 Sh. 1. 10. 8 Mittag zu Hause mit Smart 4 Uhr. Abends 7 Uhr zum Erstenmale Oberon[^2]. ging sehr gut. ungeheurer Beifall. Overture, Romanze Fatime, Aria Braham, Ballade Fatime, Quartetto da capo [Neben der Ouvertüre wurden (in Reihenfolge der Nennung) die Nummern 10, 5 (Alternativfassung), 16 und 11 wiederholt.] ½ 11 Uhr aus. Wagen 1. 16. – Soli Deo Gloria[^3].

[^1: Die Zusatzprobe war speziell für M. A. Paton angesetzt worden, da sie die Generalprobe am Vortag wegen eines Unfalls nicht zu Ende singen konnte. Zum Grund ihrer Absage vgl. Webers Brief an seine Frau vom 12.–14. April 1826 (Briefteil vom 13. April).]

[^2: Besetzung laut The Theatrical Observer; and Daily Bills of the Play, Nr. 1357 (12. April 1826): Ch. Bland (Titelpartie), H. Cawse (Puck), Miss Smith (Titania), Mr. Austin (Charlemagne), J. Braham (Huon), J. Fawcett (Sherasmin), Mr. Chapman (Haroun-Al-Rashchid), Mr. Baker (Baba-Khan), J. Isaacs (Hassan), Mr. Evans (Hamet, Master of a Vessel), W. Atkins (Amrou), M. A Paton (Reiza) L. E. Vestris (Fatima), M. A. Davenport (Namouna), J. Cooper (Almansor), Mr. Horrebow (Abdallah, Corsair), Mr. Tinney (Slave), M. A. Lacy (Roshana) und Mrs. Wilson (Nadina).]

[^3: Zur Uraufführung im Covent Garden Theatre vgl. auch Webers Briefe an seine Frau vom 12.–14. April 1826 (Briefteile vom 12. und 13. April) und an W. A. A. von Lüttichau vom 14. April 1826 sowie die Presseberichte. Zu Änderungen am Werk im Vorfeld der Uraufführung vgl. Webers Brief an K. Th. Winkler vom 21. April 1826.]