WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wächter, Carl Freiherr von; Waechter, Karl Friedrich August Christoph
identifier: 117086975
birth: 1774-12-30, 1775-10-30
death: 1828-02-13, Stuttgart
sex: m
occupation: Hoftheaterintendant
residence: Stuttgart
- Sohn des dänischen Gesandten in Stuttgart, Kammerherr Carl Eberhard von Wächter (1746–1825; geadelt 1779, später Erhebung zum Freiherrn) und seiner Frau Catharina, geb. von Maier
- verheiratet in erster Ehe mit Wilhelmine Franziska, geb. Freiin von Gültlingen, in zweiter Ehe mit Caroline, geb. von Phuell
- 1807 bis 1814 Direktor des Hoftheaters und der Hofmusik in Stuttgart (1814 bis 1816 nur noch für die Hofmusik zuständig)
- 1816 bis 1820 Hoftheaterintendant