WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tannnhäuser, Albert Tannnhäuser, Gottlieb Friedrich Heinrich Albert[^1]
[^1: - Sohn von Karl David Gottlieb Tannhäuser (geb. 1782) und dessen Frau Henriette Auguste Juliane, geb. Fischer aus Brandenburg (Heirat 7. April 1807)
- Wachsfabrikant (Besitzer einer Wachsbleiche)
- verheiratet mit Auguste Luise, geb. Mies (1814‒1901); gemeinsame Tochter: Marie, verh. Jähns
- Jugendfreund von F. W. Jähns]