WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hürth, Theobald von; Hürt, Theobald von
identifier: 142302104
birth: 1795-12-05, Landau
death: 1858-03-09, Wien
sex: m
occupation: Fagottist
residence: Kassel
residence: Wien
- anfänglich Ausbildung als Flötist, dann Wechsel zum Fagott
- großherzoglich hessischer Kammermusikus, ging ab 1818 auf Konzertreisen (u. a. Februar/März 1820 in Berlin, Mai 1820 in Dresden, Frühjahr 1821 in Weimar, Zürich 1822)
- ab 1823 in Wien tätig (zunächst im Orchester der Hofoper, später auch in der Hofkapelle)
- ab 1838 Professor am Wiener Konservatorium