WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Graddon, Margaretta; Gibbs, Margaretta
birth: 1804, Bishops Lydeard bei Taunton
death: 1856-01-01–
sex: f
occupation: Sängerin
residence: London
- nach Unterricht bei Cooke erste Konzertauftritte ab 1822 in London, 1823 Debüt in Dublin, danach auch in Liverpool und Manchester
- ab Oktober 1824 am Drury Lane Theatre, sang dort u. a. die Agathe im Freischütz (Fassung von George Soane und Henry Bishop), die Fatime (Zulemia) in der Londoner Erstaufführung des Abu Hassan am 4. April 1825 (als Abon Hassan, Fassung von William Dimond und Thomas Cooke)
- heiratete um 1826/27 den Klavierbauer Alexander Gibbs (Klavierbaufirma Graddon & Gibbs)
- sang als Hosenrolle den Grafen Rudolph in der Londoner Erstaufführung der Silvana am 2. September 1828 im Surrey Theatre (Bearbeitung von Charles A. Somerset und Jonathan Blewitt)
- Amerika-Tourneeen 1834/35
- laut Clarke, The Georgian Era, Bd. 4 (1834, S. 542) at the head of our second-rate singers; she is more distinguished for brillancy than taste, and in bravura singing, comes very near to Miss Paton