WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wahl, Friedrich Wilhelm; Wahl, Johann Heinrich Friedrich
birth: 1776, 1778
death: 1829-01-01/1830-12-31
sex: m
occupation: Arzt
residence: Allstedt
residence: Weimar
- 1803 Arzt in Allstedt
- seit 1806 in Weimar, 1807 Amts- und 1810 Stadtphysikus, 1813 Bergrat
- um 1816 auch Garnisonsmedikus, bis 1825 Physikus im Amt Kapellendorf, 1820 Regimentsarzt