WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Segnitz, Auguste Friederike; Scheibner, Auguste Friederike
death: 1857-05-02, Dresden
sex: f
residence: Dresden
seit 18. Juni 1809 Ehefrau des Kriegskammerrats und Oberrechnungsinspektors Johann August Segnitz; gemeinsame Tochter: Clara Auguste Segnitz (1813–1849)