WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eylenstein, Johann Bernhard[^1]
[^1: - April 1795 Debüt am Hoftheater Weimar, im Juni engagiert als Chorist und Darsteller kleinerer Rollen
- blieb bis zum Tod im Engagement (starb am Schlag) und spielte überwiegend Nebenrollen
- möglicherweise verwandt mit dem Korrepetitor Johann Friedrich Adam Eylenstein in Weimar]