WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ludwig XIV., König von Frankreich; Louis XIV., König von Frankreich
identifier: 118816829
birth: 1638-09-05, Saint-Germain-en-Laye
death: 1715-09-01, Versailles
sex: m
residence: Paris
residence: Versailles