WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116584017 Achten, Caroline Fischer-Achten, Caroline[^1]
[^1: - Tochter des österreichischen Offiziers Anton Achten, Ausbildung durch den Vater sowie durch Aloysia Lange
- im Dezember 1827 Debüt am Kärntnertortheater in Wien, dort nachfolgend bis August 1832 engagiert, Publikumsliebling, sang u. a. die Bertha in Euryanthe, Ännchen im Freischütz sowie im Oberon zunächst die Titelpartie (17. Januar 1829), dann die Fatime (ab 15. Februar 1829)
- 1830 Heirat mit dem Bassisten Friedrich Wilhelm Fischer (1805–1871), gemeinsame Tournee durch Deutschland und Ungarn
- 1832 bis 1836 am Theater Frankfurt/Main
- 1836 bis 1851 am Hoftheater Braunschweig (der Ehemann bis 1853)
- das Ehepaar lebte ab 1853 in Friedensheim bei Graz
- nach dem Tod des Ehemanns begleitete sie ihren Sohn, den Sänger Ludwig Fischer-Achten (1837–1891), in dessen Engagements]