WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117245402 Stieglitz, Johann Stieglitz, Israel[^1]
[^1: - Sohn des fürstlich waldeckschen Kammeragenten Hirsch Stieglitz (gest. 1798)
- Medizinstudium in Göttingen ab 1786 (Abschluss als Dr. med. 1789), dort mit Wilhelm von Humboldt befreundet
- ab 1790 Arzt in Ronneberg bei Hannover, dann in Hannover (ab 1802 Hof- und Leibarzt, 1832 Obermedizinalrat und Direktor des Obermedizinkollegiums)
- heiratete 1792 in Berlin Jente Ephraim (1764–1843), die zweite Tochter des Geheimen Kommissionsrats Benjamin Veitel Ephraim (1742–1811)
- 1800 getauft (gemeinsam mit der Ehefrau und den beiden Söhnen) als Johann Stieglitz (Ehefrau als Sophie Jeanette Stieglitz)
- 1820 Ernennung zum Hofrat
- Onkel von Heinrich Wilhelm Stieglitz]