WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Povey, Mary Ann; Knight, Mary Ann
birth: 1804-01-26, 1804-06-26, Birmingham
death: 1861-10-01/1861-10-31, Brompton
sex: f
occupation: Schauspielerin
occupation: Sängerin
residence: London
residence: USA
- zwölfjährig Schülerin von T. Cooke
- 1817 Bühnendebüt am Drury Lane Theatre in London
- sang 1824 die Ann (Ännchen) in Webers Freischütz (Bearbeitung von William Hawes) am English Opera House, später die Rose (Ännchen) auch in der Fassung von George Soane und Henry Bishop am Drury Lane Theatre
- heiratete 1826 den Musiker Edward Knight
- ging noch in den 1820er Jahre in die Vereinigten Staaten, wo sie ihre Bühnentätigkeit fortsetzte; Rückkehr nach England 1849 (Bühnenabgang aufgrund nachlassender Sehkraft)