WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ferrary, Ida Friederici, Ida Ferrari, Ida[^1]
[^1: - Kammerfrau von Erzherzogin Caroline, der Ehefrau von Prinz Friedrich, später dann von dessen zweiter Frau Maria
- noch 1868 als pens. Kammerfrau in Dresden nachgewiesen]