WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1055511903 Schnetter, Johann Caspar[^1]
[^1: - ab ca. 1790 Lehre bei einem Zeugschmied in Würzburg, ab 1799 weitere Ausbildung in Wien
- ab 1805 als Hersteller von chirurgischen Instrumenten in München tätig, vgl. u. a. den Katalog Verzeichniß der anatomischen und chirurgischen Instrumente …, München 1813 (dort als chirurgischer Instrumenten-Macher und Pensionair der Akademie der Wissenschaften zu München bezeichnet); seine Erzeugnisse waren gerühmt und wurden bezüglich der Qualität mit englischen Erzeugnissen verglichen
- nahm zwischen 1820 und 1840 selbst orthopädische Behandlungen vor]