WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Horrebow, Mr.[^1]
[^1: - spielte in der Uraufführung des Oberon am Coventgarden Theatre in London am 12. April 1826 den Seeräuber (Corsair) Abdallah
- wohl identisch mit Peter Horrebow, dem Sohn von Capt. Peter Horrebow (Captain vom Danish naval East India Service) und dessen Frau Sophia, geb. Phillips (Heirat 1786), der bereits 1804 in Kinderrollen am Coventgarden Theatre bezeugt ist]