WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1162513381 Thienemann, Friedrich Thienemann, Johann Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - ältester Sohn von Carl Renatus Thienemann (1751–1803) und dessen Frau Johanna Sophia Christiane Friederika, geb. Jacobs
- um 1812 Advokat und Kammerkommissär in Gotha; um 1823 Kammerkonsulent, auch Hofrat in Gera
- heiratete am 19. Mai 1817 Friederike Grobstich]