WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Thienemann, Friedrich; Thienemann, Johann Friedrich Wilhelm
identifier: 1162513381
birth: 1784-09-25, Tonna
death: 1836-06-04, Gotha
sex: m
occupation: Jurist
residence: Gotha
residence: Gera
- ältester Sohn von Carl Renatus Thienemann (1751–1803) und dessen Frau Johanna Sophia Christiane Friederika, geb. Jacobs
- um 1812 Advokat und Kammerkommissär in Gotha; um 1823 Kammerkonsulent, auch Hofrat in Gera
- heiratete am 19. Mai 1817 Friederike Grobstich