WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stauffer, Franz
birth: 1803, Wien
sex: m
occupation: Pianist
occupation: Kapellmeister
residence: Wien
residence: Graz
- Sohn des Wiener Instrumentenbauers Johann Georg Stauf(f)er (1778–1853)
- Konzertauftritte als Pianist bereits im Dezember 1815, März und September 1817
- 1822 Kapellmeister am Ständischen Theater Graz