WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dance, William[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers James Dance (1721–1774)
- ab 1771 bis ca. 1800 Geiger in verschiedenen Theaterorchestern in London, anschließend als Musiklehrer tätig
- Mitbegründer der Phiharmonic Society in London, 1815, 1821 bis 1832 sowie ab 1836 deren Schatzmeister
- ein Mr. Dance (wohl er) als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- lt. Harmonicon, Nr. 47 vom November 1826, S. 217 ein Mr. Dance (wohl er) als Orchestermusiker (Geige) am Birmingham Musical Festival (3.–6. Oktober 1826) beteiligt]