WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118617818 Beauharnais, Stéphanie de Stéphanie Louise Adrienne de Beauharnais, kaiserliche Prinzessin Stephanie, Grossherzogin von Baden[^1]
[^1: - Tochter des Vicomte Claude de Beauharnais (Verwandter des Vaters von Kaiserin Josephine, erster Gemahlin von Napoleon I.); wurde durch Adoption Tochter des Kaisers der Franzosen und kaiserliche Prinzessin von Frankreich
- 08. April 1806: Vermählung mit damaligem Kurprinzen (ab 1811 Großherzog) Karl Ludwig Friedrich von Baden (1786–1818), dem Enkel von Karl Friedrich von Baden; Heirat aus politischen Erwägungen seitens der Familie Karls
- seit 1811 (Tod Karl Friedrichs von Baden) Großherzogin von Baden
- verlegte nach dem Tod ihres Ehemanns ihren Wohnsitz nach Mannheim ins frühere kurfürstliche Schloß, in den Sommermonaten Aufenthalt in Baden oder auf dem Landsitz Umkirch bei Freiburg
- zwei Söhne (früh verstorben), mehrere Töchter (Luise vermählte sich mit dem Prinzen Gustav Wasa, Josephine mit dem Fürsten Karl Anton von Hohenzollern, Marie mit dem Herzog von Hamilton)]