WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117743615 Spontini, Céleste Érard, Marie-Catérine Céleste[^1]
[^1: - Tochter des Klavierfabrikanten Jean-Baptiste Érard (1749–1826)
- 3. August 1811 in Paris Heirat mit Gaspare Spontini; die Ehe blieb kinderlos]