WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Spontini, Céleste; Érard, Marie-Catérine Céleste
identifier: 117743615
birth: 1790-07-10, Paris
death: 1878-09-30, Paris
sex: f
residence: Paris
residence: Berlin
- Tochter des Klavierfabrikanten Jean-Baptiste Érard (1749–1826)
- 3. August 1811 in Paris Heirat mit Gaspare Spontini; die Ehe blieb kinderlos