WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Smart, Sir George; Smart, George Thomas
identifier: 117428612
birth: 1776-05-10, London
death: 1867-02-23, London
sex: m
occupation: Dirigent
occupation: Organist
occupation: Komponist
occupation: Violinist
residence: London
- Sohn des Musikverlegers George Smart (1751–1818) und dessen Ehefrau Ann, geb. Embry
- musikalische Ausbildung bei Thomas Sanders Dupuis (Orgel) und Samuel Arnold (Komposition), Chorsänger an der Chapel Royal
- ab 1791 Organist der St. James’s Chapel
- erteilte Orgel- und Gesangsunterricht
- 1811 in den Adelsstand erhoben
- 1813 Gründungsmitglied der Philharmonic Society
- Professor für Orgel an der Royal Academy of Music
- ab 1822 Organist der Chapel Royal
- ab 1823 Dirigent bei verschiedenen Musikfestivals
- Gastgeber Webers in London (Weber starb in dessen Haus in der Great Portland Street 91)
- Leiter des Komitees, das die Beisetzung Webers in London organisierte
- heiratete am 28. Februar 1832 Margaret Hope