WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117321613 Schuster, Ignaz[^1]
[^1: - Sohn des Schneiders Simon Schuster und dessen Frau Dorothea, geb. Fuchs
- Sängerknabe am Schottenstift; musikalische Ausbildung u. a. bei Eybler
- 1798 bis 1806 Bassist an der Wiener Schottenkirche, ab 1806 an der Hofburgkapelle, ab 1807 Chorist an der Stephanskirche
- von Dezember 1801 bis Juli 1830 am Theater in der Leopoldstadt zunächst als Sänger (Bass), später als Schauspieler (außerdem 1804–1811 Chordirigent, ab September 1821 Regisseur); am selben Theater war von Dezember 1805 bis 1828 auch der Bruder Joseph (Anton) Schuster (1770–1852) als Sänger (Bass), Schauspieler, Regisseur (ab September 1822) und Theaterdichter tätig
- nach Gastspielreisen erneut am Leopoldstädter Theater engagiert bis Oktober 1835
- seit 1. Februar 1807 verheiratet mit Rosine, geb. Grohmann (geb. ca. 1789/90, gest. 27. Juli 1817)
- komponierte Bühnenwerke, Schauspielmusiken, Lieder sowie Messen]