WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

137893396 Luxburg, Johann Friedrich von Girtanner, Johann Friedrich[^1]
[^1: - Sohn von Johannes Girtanner (1705–1781), der am 29. Januar 1779 als Edler von Luxburg in den Reichsfreiherrenstand erhoben wurde (inkl. Nachkommenschaft)
- fürstlich pfalz-zweibrückenscher und landgräflich hessen-darmstädtischer Geheimer Rat und Oberschenk
- 24. September 1790 Erhebung in den Reichsgrafenstand (Stammvater der Grafen von Luxburg)
- 7. März 1780 Eheschließung mit Carolina Maria Dorothea, geb. Freiin Vogt von Hunolstein; gemeinsame Kinder: Karl August, Friedrich, Auguste]