WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Karl II., Herzog von Braunschweig
identifier: 118175017
birth: 1804-10-30, Braunschweig
death: 1873-08-18, Genf
sex: m
residence: Braunschweig
- ältester Sohn von Friedrich Wilhelm, Herzog zu Braunschweig-Wolfenbüttel-Öls und dessen Frau Marie (Elisabeth Wilhelmine) von Baden (1782–1808)
- ab 1815 Herzog von Braunschweig (bis 1823 unter Vormundschaft des englischen Königs Georg IV.) und Fürst von Öls (1824 an seinen Bruder Wilhelm übertragen)
- 1830 infolge eines Volksaufstands Flucht aus Braunschweig, die Regentschaft übernahm der jüngere Bruder Wilhelm (1806–1884), lebte nachfolgend im Exil, zuletzt in Genf