WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schade, Johann Gottfried
identifier: 117093165
birth: 1756-06-24, Luckau
death: 1828-07-22, Gotha
sex: m
occupation: Musiker (Oboe, Flöte)
occupation: Kantor
occupation: Komponist
residence: Gotha
- Sohn des Luckauer Organisten Christian Adam Schade (1722–1769) und dessen Frau Christiane Wilhelmine, geb. Krekel (Hochzeit 3. November 1751 in Luckau); drei weitere Söhne des Ehepaars starben sehr jung
- nach dem Tod des Vaters heiratete die Mutter am 17. November 1776 den Lübbener Konsistorial-Kopisten Johann Friedrich Kopitz (Kontakt von Schade mit der Familie des Stiefvaters ist anlässlich seines Aufenthalts in Lübben bis zum 18. August 1798 bezeugt)
- ab 1774 Militärmusiker (Hautboist) bei einem holländischen Regiment, nahm 1776 seinen Abschied und zog nach Gotha
- Kammermusikus der Gothaer Hofkapelle angeblich seit 1778 (laut Neuer Nekrolog der Deutschen; allerdings im Hofkalender erst ab 1781 genannt: bis 1784 als Oboist, ab 1785 als Flötist)
- in Gotha als Konzertveranstalter aktiv (u. a. Aufführung von Haydns Schöpfung am 6. Mai 1801 in der Margarethenkirche), ebenso als Musiklehrer
- ab 1804(?) zusätzlich (neben der Tätigkeit als Flötist in der Hofkapelle) Stadtkantor (als Nachfolger von Johann Christoph Büchner; im Hofkalender ist Schade erst ab 1806 als Kantor geführt); baute ab 1805 eine Musikaliensammlung für die Gothaer Pfarrkirchen auf (heute in der Augustinerkirche Gotha)
- enge Verbindung zu Louis Spohr, Taufpate von dessen zweiter Tochter Johanna Sophia Louise (Taufe am 11. Dezember 1808)
- beteiligt u. a. an den Musikfesten in Frankenhausen 1810, 1811, 1815 und an den Napoleonfesten in Erfurt 1811 und 1812
- 1812 Kontakt mit Carl Maria von Weber während dessen Gotha-Besuch, in Schades Stammbuch trug sich am 26. Januar der mit Weber reisende Heinrich Baermann ein
- Mitglied der Gothaer Freimaurerloge Ernst zum Compaß