WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Comelli-Rubini, Adelaide; Chaumel, Adèle
birth: 1794-01-01/1796-12-31
death: 1874-01-30, Romano bei Bergamo
sex: f
occupation: Sängerin (Mezzosopran)
residence: Paris
residence: Italien
residence: Wien
residence: London
- Ausbildung in Paris, wo sie als Dlle. Chaumel debütierte
- ging als Mad. Comelli nach Italien (Neapel), setzte ihre Gesangsausbildung bei Davide Banderali fort
- seit 1821 verheiratet mit Giovanni Battista Rubini, gemeinsame Engagements an verschiedenen italienischen Bühnen sowie in Wien und London