WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116638109 Roth, Johann Traugott Rothe, Johann Traugott[^1]
[^1: - älterer Bruder von Gottlob Roth
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Juli 1794 bis 1833
- 1825 Rücktritt von der Stelle des 1. Klarinettisten
- die Brüder Roth waren die ersten fest angestellten Klarinettisten
- verheiratet mit Julie Henriette, geb. Ludwig
- Tochter Julie Eleonore heiratete August Moritz Engelhardt]