WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

173890245 Raumer, Friederike von Reichardt, Friederike[^1]
[^1: - Tochter von Johann Friedrich Reichardt und seiner zweiten Frau Johanna Wilhelmine Dorothea Alberti, verw. Hensler
- seit 26. September 1811 verheiratet mit Carl von Raumer]