WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

115548149 Radziwiłł, Anton Radziwiłł, Anton Heinrich Fürst Radziwiłł, Antoni Henryk[^1]
[^1: - Sohn von Michał Hieronim Radziwiłł (1744–1831) und dessen Frau Helena, geb. Przeździecka (1753–1821)
- 17. März 1796 Heirat mit Prinzessin Louise von Preußen, Tochter des Prinzen Ferdinand von Preußen
- zwölfter Ordinat von Nieswicz
- seit 1813 erster Ordinat von Olyka
- seit 1815 Statthalterposten im Großherzogtum Posen
- Mitglied des preußischen Staatsrates
- Vorliebe für Mathematik und Musik
- er komponierte Musik zu Goethes Faust; die ersten fertigen Szenen wurden am 50. Geburtstag seiner Gattin am 24. Mai 1820 im Palais Radziwill in Berlin aufgeführt, zwei Wochen später nochmals im Schloß Monbijou, das Werk wurde erst zehn Jahre später vollendet]