WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Priuli, Ludwig Freiherr von
identifier: 116291346
birth: 1772-01-01/1772-12-31, Venedig
death: 1852-07-01, München
sex: m
occupation: Königlicher Kammerherr
occupation: Ritter des St. Georgsordens
residence: München
Er stammte aus dem italienischen Adelsgeschlecht der Priuli; im März 1819 mit der Leitung der ital. Hofoper in München betraut; hatte sie aber vermutlich schon indirekt seit 1817 inne; am 21. Oktober 1819 verlieh ihm der König Maximilian I. den Titel eines Intendanten des italienischen Theaters; infolge von Querelen mit der deutschen Hofoper legte Priuli sein Amt am 11. Juni 1822 nieder. Weber war während seines Münchner Aufenthaltes 1815 mehrfach zu Gast bei ihm.