WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11620320X Pixis (jun.), Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn des Musikers Friedrich Wilhelm Pixis sen. (1755–1820); älterer Bruder von Johann Peter Pixis
- erster Violinunterricht beim Vater, dann u. a. bei Heinrich (Ludwig) Ritter (1757–nach 1830) und Ignaz Fränzl
- ab 1797 Konzertreisen mit Vater und Bruder (Pianist) in Deutschland, Dänemark, Russland und Polen
- während eines Hamburg-Aufenthalt 1798 weiterer Unterricht bei Viotti
- 1804 bis 1806 Geiger in der Mannheimer Kapelle
- 1806/07 Kontrapunktstudien bei Albrechtsberger; in Wien bis 1810 ansässig
- ab 1811 Professur am Prager Konservatorium; in Prag zahlreiche Konzertauftritte (auch gemeinsam mit dem Bruder Johann Peter)
- ab 1817 (Rückkehr von Clement nach Wien) zusätzlich Orchesterdirektor am Prager Ständetheater
- in erster Ehe verheiratet mit Maria Anna, geb. Becker; zwei gemeinsame Töchter: Anna (Pianistin und Klavierlehrerin in Prag), Elise
- in zweiter Ehe verheiratet mit Wilhelmine, geb. Senft aus Prag; zwei gemeinsame Söhne: Theodor (1831–1856, Geiger), Rudolph (geb. 1842)]